814 Irriga, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 814-826, outubro-dezembro, 2021

ISSN 1808-8546 (ONLINE) 1808-3765 (CD-ROM)

CRESCIMENTO DE CULTIVARES DE PALMA FORRAGEIRA IRRIGADA SOB

DIFERENTES NÍVEIS DE SALINIDADE EM REGIÃO SEMIÁRIDA MÁRCIA CRISTINA DE ARAÚJO PEREIRA1; CARLOS ALBERTO VIEIRA DE

AZEVEDO 2; JOSÉ DANTAS NETO 3; MARIANA DE OLIVEIRA PEREIRA 4; JAILTON GARCIA RAMOS 5 E BEATRIZ DE ARAÚJO TOMAZ 6

1 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Campina Grande, Rua Aprígio Veloso,

882,

Bairro

Universitário,

58428-830,

Campina

Grande,

Paraíba,

Brasil.

E-mail:

marciacristina794@gmail.com.

2 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Campina Grande, Rua Aprígio Veloso,

882,

Bairro

Universitário,58428-830,

Campina

Grande,

Paraíba,

Brasil.

E-mail:

cvieiradeazevedo@gmail.com.

3 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Campina Grande, Rua Aprígio Veloso,

882-

Bairro

Universitário,58428-830,

Campina

Grande,

Paraíba,

Brasil.

E-mail:

zedantas1955@gmail.com.

4 Pós-doutoranda em Engenharia Agrícola, Rua Aprígio Veloso, 882 -Universitário, Campina Grande -PB, Brasil.

58428-830, E-mail: marianapereira.agri@gmail.com 5 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Campina Grande, Rua Aprígio Veloso,

882,

Bairro

Universitário,58428-830,

Campina

Grande,

Paraíba,

Brasil.

E-mail:

jailtonbiossistemas@gmail.com.

6 Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Campina Grande, Rua Aprígio Veloso, 882, Bairro Universitário, 58428-830, Campina Grande, Paraíba, Brasil. E-mail: beatrizatomaz2@gmail.com

1 RESUMO

A palma forrageira se destaca por ser uma cultura bem adaptada às condições edafoclimáticas do semiárido brasileiro, pois apresenta características anatômicas, morfofisiológicas e químicas que possibilitam seu desenvolvimento. Objetivou-se nesse trabalho avaliar o efeito de diferentes níveis de salinidade da água de irrigação, no crescimento de cultivares de palma forrageira na região do semiárido. O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial 4 x 3, com quatro níveis salinos (0,2; 2,0; 3,8 e 5,6 dS m-1) e três cultivares (Miúda, Orelha de Elefante Mexicana e IPA-Sertânia), quatro repetições. Foram avaliadas as variáveis altura de planta, largura de planta, comprimento, largura, perímetro e espessura dos cladódios primários. As variáveis foram submetidas a análise de variância pelo teste F ao nível de 1 e 5% de probabilidade, quando significativo foram submetidos à análise de regressão linear e quadrática para variáveis quantitativas e teste de Tukey (p < 0,05) para a variável qualitativa.

O desenvolvimento da palma forrageira irrigada com diferentes níveis salinos foi influenciado com o aumento da salinidade, sendo que a melhor condição para a cultivar Miúda foi a salinidade de 3,8 dS m-1, já para Baiana e Orelha de Elefante Mexicana foi a salinidade de 2,0

dS m-1.

Palavras-chave: Opuntias, Napolea, Águas Salinas, Semiárido.

Recebido em 16/09/2021 e aprovado para publicação em 20/10/2021

DOI: http://dx.doi.org/10.15809/irriga.2021v26n4p814-826

Pereira, et al. 815

PEREIRA, M. C. de A.; AZEVEDO, C. A. V. de; DANTAS NETO, J.; PEREIRA, M. de O.; RAMOS, J. G.; TOMAZ, B. de A.

GROWTH OF IRRIGATED FORAGE PALM CULTIVARS UNDER DIFFERENT

SALINITY LEVELS IN A SEMI-ARID REGION

2 ABSTRACT

The forage palm stands out for being a crop well adapted to the edaphoclimatic conditions of the Brazilian semiarid region, for it presents anatomical, morphophysiological, and chemical characteristics that enable its development. This work aimed to evaluate the effect of different levels of salinity of irrigation water on the growth of forage palm cultivars in the semiarid region. The experimental design was in randomized blocks in a 4 x 3 factorial scheme, with four salt levels (0.2; 2.0; 3.8 and 5.6 dS m-1) and three cultivars (Miúda, Mexican Orelha de Elefante, and IPA-Sertânia), four repetitions. The variables of plant height, plant width, length, width, perimeter and thickness of the primary cladodes were evaluated. The variables were subjected to analysis of variance by the F test at the level of 1 and 5% probability, when significant were subjected to linear and quadratic regression analysis for quantitative variables and Tukey test (p < 0.05) for the qualitative variable. The development of the forage palm irrigated with different saline levels was influenced with increasing salinity, and the best condition for the cultivar Miúda was a salinity of 3.8 dS m-1, and for Baiana and Mexican Elephant's Ear was salinity of 2.0 dS m-1.

Keywords: Opuntias, Napolea, Saline Water, Semi-arid.

3 INTRODUÇÃO

forrageiras, pois contém em média 90% de

água nos seus cladódios, o que representa O

semiárido

brasileiro

é

uma valiosa contribuição no suprimento

caracterizado

pela

ocorrência

de

hídrico dos animais (PEREIRA et al., 2021).

precipitações que se distribuem de maneira Além do mais, constitui como um

irregular, concentradas num curto período

importante recurso forrageiro, atendendo a

chuvoso, seguido de um longo período seco,

demanda de alimentos no período de

o que acaba sendo o principal fator limitante

estiagem, devido a sua rusticidade e elevado

na produção agropecuária desta região, por potencial de produção e alto valor

isso, é importante a aplicação de estratégias

energético, quando comparada a muitas

específicas para obter maior rendimento na espécies da vegetação nativa (BEZERRA et

produção de forragens (PERAZZO et al.,

al., 2015).

2013).

Por outro lado, embora as espécies

Nesse cenário, a palma forrageira

forrageiras serem adaptadas a esta região, as

aparece como umas das principais fontes de

condições

edafoclimáticas,

podem

alimentação para os animais desta região,

exercerem uma grande influência no

principalmente, em períodos de estiagem,

desenvolvimento

das

culturas.

Dessa

possibilitando aos agricultores suprir a

maneira, a irrigação se torna uma prática redução da oferta de alimentos nesse período

indispensável para que as plantas se

e diminui os custos na produção (REGO et

desenvolvam e tenham produtividades

al., 2014). É uma espécie que sobressai no

adequadas (BRAZ, 2018).

semiárido brasileiro em relação às outras

Irriga, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 814-826, outubro-dezembro, 2021

816 Crescimento de cultivares...

Entretanto, nas áreas que englobam o

semiárido brasileiro, geralmente ocorrem

modificações dos recursos hídricos ao longo

4 MATERIAL E MÉTODOS

do ano, em relação à sua quantidade e

qualidade da água que na maioria das vezes

O

estudo

foi

conduzido

em

apresenta altos níveis salinos (FERREIRA,

condições de campo dispostos em vasos, no

2018), no entanto, a utilização desses tipos período de novembro de 2016 a julho de

de água, poderá provocar sérios problemas

2017, no Centro de Tecnologia e Recursos

no desenvolvimento da cultura, bem como a

Naturais- CTRN da Universidade Federal de

sua produtividade, interferindo na qualidade

Campina Grande – UFCG, Campina Grande,

dos produtos agrícolas (LEITE et al., 2007;

Paraíba- PB, nas coordenadas geográficas 7°

ABRANTES, 2015). A utilização de água de

15’ 18’’ latitude S, 35° 52’ 28’’ de longitude

qualidade inferior, cada vez mais vem se

W e altitude de 550 m. Conforme a

tornando necessária, especialmente as que

classificação de Koppen (1948), o clima

são originárias de poços localizados em

predominante é o AS’, região do semiárido

regiões com rochas cristalinas, como

nordestino, com período de estiagem longo,

também as oriundas de reservatórios

que de quente e úmido, com temperatura

superficiais, que são afetadas pelo transporte

máxima anual de 28,6 º C e mínima de

e a lixiviação dos sais presentes em solos de

19,5ºC, com precipitação média anual de

locais mais altos (QUEIROZ et al., 2016)

765 mm. O período compreendido entre o

Diante

dessas

informações,

plantio e a avaliação de crescimento teve pesquisas que sejam voltadas para a

uma precipitação acumulada de 512,7 mm,

constituição da produção de espécies

com temperaturas máximas, mínimas e

vegetais é de fundamental importância para

umidade relativa média de 29,35 ºC, 20,08

definir melhor a sua utilização (RAMOS et

ºC e 78,57%, respectivamente.

al., 2015). O estudo dos recursos hídricos O

delineamento

experimental

salinos e salobros, é uma possibilidade de adotado foi em blocos casualizados (DBC)

minimizar a escassez de água (FONSECA,

em esquema fatorial 4 x 3, com um total de

2017), tendo em vista que, a incorporação de

48 unidades experimentais. Os tratamentos

água com qualidade inferior no sistema

consistiram em quatro níveis de salinidade produtivo pode vir a ser uma alternativa

(S1 = 0,2; S2 = 2,0; S3 = 3,8 e S4 = 5,6 dS

fundamental para suprir a necessidade da

m-1) da água de irrigação e três cultivares de

produção agrícola (SILVA et al., 2014).

palma

(Miúda

ou

Doce

( Nopalea

Lima et al. (2015) ao utilizar água salina na

cochenillifera Salm Dyck), Orelha de irrigação

da

palma

forrageira,

com

Elefante Mexicana ( Opuntia stricta Haw), condutividade elétrica superior a 5 dS m-1, Baiana

ou

IPA-Sertânia

( Nopalea

conseguiram resultados satisfatórios.

cochenillifera

Salm

Dyck))

com

4

Desse modo, estudos que relacionem

repetições. sendo estas escolhidas por serem

o uso de águas salinas para irrigação em resistentes a cochonilha do carmim e por

regiões semiáridas é de grande valia, pois apresentarem boa adaptalidade as condições

uma grande parte da água disponível nessas

climáticas do semiárido.

regiões

são

provenientes

de

poços

Para o preparo dos tratamentos foi

subterrâneos. Nesse sentido, objetivou-se

adicionado cloreto de sódio comercial (sem

com o estudo avaliar o efeito de diferentes iodo), cloreto de cálcio e cloreto de

níveis de salinidade da água de irrigação, no

magnésio na água de abastecimento local

crescimento

de

cultivares

de

palma

(CE= 1,7 dS m-1) nas proporções 7:2:1,

forrageira.

ajustando-as às concentrações da água de

abastecimento disponível, a fim de se elevar

Irriga, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 814-826, outubro-dezembro, 2021

Pereira, et al. 817

a condutividade elétrica da água, conforme favorecer o desenvolvimento do sistema

metodologia proposta por Richards (1954).

radicular (GAVA; LOPES, 2012).

As diluições foram realizadas em quatro

O plantio foi realizado colocando-se

caixas de polietileno (500L), em que cada uma raquete por cova, na posição inclinada

caixa correspondeu a um nível de salinidade.

de 45°, na direção predominante do vento, a

As cultivares foram cultivadas em

fim de reduzir o tombamento das plantas

vasos de 120 L em condições de campo,

(Silva et al., 2010). As adubações foram

numa área de 148,2 m2, dispostos com

efetuadas mensalmente, com 8,5 g por vaso

espaçamento de 1,50 m entre linhas e 1,00

de MAP, 1,26 g por vaso de ureia e de 3,54

entre plantas, com uma planta por vaso. Os

g por vaso de cloreto de potássio (KCl), vasos foram adaptados na forma de lisímetro

conforme recomendação de (NOVAIS;

de drenagem para a quantificação do volume

NEVES; BARROS, 1991).

drenado. Os vasos foram preenchidos por

Após o preenchimento dos vasos, o

camada de brita n° 1 coberta com tela têxtil,

teor de umidade do solo foi elevado até a camada de areia grossa e 0,120 m³ de solo.

capacidade de campo, sendo mantido por

O solo utilizado foi proveniente da

todo período da pesquisa, com turno de rega

Fazenda Poço de Pedra, Rodovia PB-233 –

de 10 dias, com irrigações realizadas

Zona Rural, Santa Luzia – PB. A análise

manualmente por meio de recipientes

físico-química do solo foi realizada pelo

graduados, e o volume aplicado estimado

Laboratório de Irrigação e Salinidade (LIS)

pelo balanço de água: volume de água

da UFCG, seus valores físicos, químicos e aplicado menos o volume de água drenado

hídricos do solo foram: Ca2+ =5,49 cmolc

na irrigação anterior. A aplicação das águas

dm-3; Mg2+ = 11,41 cmolc dm-3; Na+= 0,14

com diferentes níveis salinos foi iniciada aos

cmolc dm-3; K+= 1,86 cmolc dm-3; Al3+ + H+

100 dias após o transplante (DAT), isto é,

= 0 cmolc dm-3; pH em H2O (1:2,5) = 6,97;

após a emissão dos cladódios primários.

pH (extrato de saturação) = 6,90. CEes (dS

Aos 234 dias após o início da

m-1) = 0,64; matéria orgânica (%) = 1,2; aplicação dos tratamentos, foram analisadas

areia (%) = 91,34, silte (%) = 7,1 e argila (%) as seguintes variáveis de crescimento: altura

=1,56; densidade aparente (g cm-3) = 1,42; de planta (AP), medida a partir do nível do

umidade (%) = 0,49 e água disponível (%) =

solo até o cladódio mais alto, largura de 6,37; razão de adsorção de sódio = 0,26; planta (LP) com base nos pontos mais

salinidade = não salina; classificação do solo

distantes entre as extremidades das plantas,

= normal.

comprimento de cladódios primários (CCP)

Os cladódios das três cultivares de

e secundários (CCS), largura de cladódios

palma que foram utilizados no experimento

primários (LCP) e secundários (LCS),

também foram provenientes da Fazenda

espessura de cladódios primários (ECP) e Poço de Pedra. As cultivares foram

secundários (ECS) e perímetro de cladódios

identificadas como: V1- Miúda ou Doce;

primários (PCP) e secundários (PCS),

V2- Orelha de Elefante Mexicana (OEM) e

utilizando fita métrica com precisão de

V3- Baiana ou IPA-Sertânia. Após o corte

1mm, de acordo com a metodologia proposta

das raquetes na Fazenda, elas permaneceram

por Borges et al. (2015).

por 15 dias a sombra para perder o excesso

Os dados obtidos foram submetidos a

de umidade, permitindo assim, a cicatrização

análise de variância pelo teste F ao nível de

das injúrias ocorridas durante o corte e, 0,05 e 0,01 de probabilidade. Na condição de

diminuindo as possibilidades de incidência

efeito significativo realizou-se análise de de doenças. Após a cura, as raquetes foram

regressão polinomial linear e quadrática para

enterradas pela metade, com intuito de

o fator salinidade. Para o fator cultivar foi aplicado o teste Tukey, com 5% de

Irriga, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 814-826, outubro-dezembro, 2021

818 Crescimento de cultivares...

significância para comparação de médias.

para as variáveis largura de planta,

Para as análises estatísticas foi utilizado o comprimento, largura, espessura e perímetro software SISVAR, versão 5.6 (Ferreira,

de cladódios primários das cultivares de palma

2011).

forrageiras e para a fonte de variação

salinidade da água de irrigação, apenas para

a largura da planta. Verificou-se também que

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

a interação foi significativa entre (p ≤ 0,01 e 0,05),

não

sendo

observado

efeito

Texto

resultados

e

discussão

significativo para as variáveis altura de

Observa-se efeitos significativos (p ≤ 0,01) planta e largura de cladódios primários.

Tabela 1. Resumo da análise de variância para as variáveis estudadas das cultivares Miúda, Orelha de Elefante Mexicana e Baiana.

Quadrados médios (QM)

Fonte de variação

GL AP

LP

CCP

LCP

ECP

PCP

Cultivar (C)

2

28,38ns 618,34* 460,67 * 412,62 * 145,79 * 624,56 *

Salinidade (S)

3

12,18ns 488,69* 4,05 ns

0,54 ns

0,53 ns

41,03 ns

C*S

6

40,61ns 269,84** 14,56 ** 1,42 ns

8,31 *

180,32 *

Bloco

3

42,6ns

105,29ns 10,46 ns 3,02 ns

5,79 ns

66,97 ns

Erro

3

27,27

97,38

4,78

1,07

2,43

37,46

CV (%)

-

8,05

10,09

6,9

6,62

9,94

8,27

Média geral

-

64,88

97,85

31,69

15,65

15,69

73,99

ns Não significativo em nível de 0,05 de probabilidade pelo Teste F; *, ** Significativo em nível de 0,01 e 0,05

de probabilidade, respectivamente, pelo Teste F.

AP= altura de planta (cm); LP= largura de planta (cm), CCP= comprimento de cladódios primários (cm); LCP=

largura de cladódios primários (cm); ECP= espessura de cladódios primários (mm) e PCP= perímetro de cladódios primários (cm).

Observa-se que os diferentes níveis

para a variável largura de cladódio na

de salinidade da água de irrigação não

cultivar Miúda, com respostas inversamente

apresentaram diferenças estatísticas para a proporcional ao nível de salinidade.

variável altura de planta para nenhuma das Para a variável largura de planta a sua

cultivares estudadas, contudo, apresentaram

interação (Cult. x Sal.), foi significativo ao altura média de 64,11 cm para a cultivar nível de 5% de probabilidade para as

Miúda, 66,42 cm para a cultivar Orelha de cultivares Miúda e Orelha de Elefante

Elefante Mexicana e de 64,12 cm para a

Mexicana,

nos

diferentes

níveis

de

cultivar Baiana. Corroborando com estudo

salinidade da água de irrigação, promovendo

de Pereira (2020) com o objetivo de estudar

efeito quadrático, porém não demostrou

o desempenho agronômico da palma

significância para cultivar Baiana, tendo

forrageira Orelha de Elefante Mexicana em

como largura média 103,69 cm, para a

diferentes lâminas de irrigação e níveis de equação de ajuste de y = -1,9375x2 +

salinidade da água de irrigação não observou

3,9125x + 108,44, com a ocorrência do

efeitos significativos para altura de planta, ponto máximo para a baiana para o nível

obtendo assim uma altura média inferior ao

salino de 1,0 dS m-1, com uma largura média

deste estudo.

de 110,41 cm. Já em relação a cultivar

Freire (2012) ao avaliar diferentes Miúda, a maior largura média de planta,

clones de palma forrageira ( Opuntia e ocorreu para o nível salino de 2,35 dS m-1

Napolea) irrigada com água salina, observou com largura de 100,47 cm e para cultivar efeito significativo dos níveis de salinidade

Orelha de Elefante Mexicana, no nível salino

Irriga, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 814-826, outubro-dezembro, 2021

Pereira, et al. 819

de 3,50 dS m-1 com um rendimento médio de

11,17%, já para a Orelha de Elefante

105,62 cm. Verificou-se, com o aumento dos

Mexicana, nota-se o acréscimo de 14,56% e

níveis salinos, ocorreu um decréscimo na

para a Baiana verificou-se o decréscimo de

largura de planta para a cultivar Miúda de 17,48% (Figura 1).

Figura 1. Largura de planta-LP em função do desdobramento da salinidade dentro de cada cultivar

O que pode ter ocorrido com relação

Todavia, valores inferiores foram

a largura da planta é que mesmo sendo

encontrados por Pereira et al. (2015), que ao

irrigada com água salina, não afetou

estudarem

a

morfogênese

da

palma

totalmente o seu crescimento com o passar forrageira

irrigada

por

gotejamento,

do tempo, nota-se que cada uma das

identificaram valores de 49,8 cm para IPA-

cultivares teve o comportamento de acordo

Sertânia, 48,8 cm para a Miúda e de 59,8 cm

com suas características distintas. Para

para a Orelha de Elefante Mexicana.

Amorim (2015), esses resultados estão

Já em relação a variável largura de

relacionados

as

características

de

cladódios primários de acordo com os dados

crescimento referente para cada uma das

apresentados na tabela 1, a cultivar Orelha cultivares de forma isolada.

de Elefanta Mexicana apresentou a maior

Em estudo realizado por Félix et al.

largura, com valor médio de 20,76 cm,

(2018), que ao avaliarem o cultivo de palma

seguida da Baiana com 15,57 cm e a Miúda

forrageira Orelha de Elefante Mexicana

que obteve o menor valor médio de largura

( Opuntia Stricta Haw) irrigada com água de 10,61 cm, sendo avaliadas apenas as

salinizada, encontraram maiores valores

características referentes a cada cultivar

médios para a variável largura de planta para

(Figura 2A).

com 3,0 dS m-1 aos 90 DAP, em que foi

Com relação à interação entre os

ultrapassada com 1,5 dS m-1 a partir dos 120

fatores Cultivar x Salinidade, houve efeito DAP,

apresentaram

menor

largura,

significativo

(p

≤

0,05)

para

o

mostrando assim, que a maior concentração

desdobramento da cultivar dentro de cada

de sais pode afetar o desenvolvimento da

um dos níveis salinos para variável

planta, valores menores ao encontrado no

comprimento

de

cladódios,

porém

presente estudo.

apresentando diferenças estatísticas entre as

cultivares e os diferentes níveis salinos

Irriga, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 814-826, outubro-dezembro, 2021

820 Crescimento de cultivares...

estudados. A cultivar Baiana apresentou

valor foi de 33,44 cm para a salinidade de 3,8

maior comprimento de cladódios primários

dS m-1 e para a cultivar Orelha de Elefante

de 38,77 cm para a salinidade da água de 2,0

Mexicana obteve o valor médio de 28,95 cm

dS m-1, para Miúda foi observado o maior (Figura 2B).

Figura 2. Largura de cladódios primários-LCP para as cultivares de palma forrageira estudadas isoladamente (A), Comprimento de cladódios primários- CCP em função da interação das cultivares com os diferentes níveis salinos por meio do desdobramento de cultivares dentro de cada nível de salinidade (B).

A.

25

)

a

cm( 20

ioár

b

imrp 15

iod

c

ó

10

clade da r 5ugarL0

OEM

Baiana

Miúda

Cultivares

Miúda

OEM

Baiana

B.

45

)

cm 40

a

a

a

(

a

s

a

io 35

ár

b

b

b

b

b

im 30

rp

b

c

s 25

iodó 20

clad 15

e d 10

toen 5

imrp 0

m

0,2

2

3,8

5,6

oC

Condutividade elétrica da água de irrigação (dS m-1) Freire (2012) ao avaliar diferentes

Fonseca (2017), ao investigar a estratégia clones de palma forrageira especificamente

de utilização de água salina no cultivo de a Miúda irrigada com água salina (3,6 dS m-palma forrageira ‘gigante’ com água salina

1), observa-se que com o aumento da

de 3,6 dS m-1, identificou que no primeiro

salinidade da água de irrigação houve o

ciclo, ela teve um comprimento de

decréscimo da largura de cladódios.

cladódios de 24,26 cm em relação as

Esses valores foram inferiores aos

diferentes lâminas e turno de rega em

encontrados por Dantas (2015), ao estudar

comparação ao sem irrigação com valor

o comprimento dos cladódios da palma

médio de 22,03 cm. Já no segundo ciclo, ele

Miúda aos 12 meses de rebrota, em função

encontrou valores de 27,91 cm referente as

de diferentes lâminas de água salina (5,25

diferentes lâminas e ao turno de rega e sem

dS m-1), encontrou maior comprimento de

irrigação 24,84 cm, o que implica que

cladódios para a maior lâmina de irrigação

quanto maior a lâmina de irrigação maior

com comprimento médio de 23,68 cm.

será seu comprimento.

Irriga, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 814-826, outubro-dezembro, 2021

Pereira, et al. 821

Para a variável espessura de

ao nível de 1% de probabilidade para o fator

cladódios

primários,

observou-se

interação S x C. Na análise do

significância

ao

nível

de

1%

de

desdobramento dos níveis salinos dentro de

probabilidade para o fator interação e efeito

cada cultivar estudada, houve significância

do desdobramento da salinidade dentro de

para cultivar Miúda, porém não houve

cada cultivar, além de ser significativo ao ajuste de modelo, tendo como o valor médio

nível de 5% de probabilidade para as

para o perímetro de cladódios primários

cultivares Miúda e Baiana, em que a

referentes a todos os níveis salinos de y =

equação de ajuste que melhor se adequou

68,10 cm, para a equação de ajuste de y= -

para as duas cultivar foi a polinomial

3,4475x² + 18,941x+ 46,602, com o seu

quadrática, com seus pontos máximos para

ponto máximo no nível salino de 2,75 dS m-

a cultivar Miúda de 2,47 dS m-1 , com uma

1, com o perímetro médio para essa

espessura média de 16,27 mm, com um

salinidade de 72,61 cm.

decréscimo de 14,56% em relação ao maior

Na Baiana, o modelo matemático

nível salino e para a cultivar Baiana de 1,30

que melhor se ajustou foi o quadrático, com

dS m-1 , com espessura média de 20,13 mm.

os pontos máximos para a salinidade da

Com relação a cultivar Orelha de

água de irrigação de 2,87 dS m-1 com

Elefante Mexicana, os resultados não foram

perímetro de 85,78 cm, com um decréscimo

expressivos, tendo como o valor médio da

de 11,29%. Em relação a cultivar Orelha de

espessura, referente a todos os níveis

Elefante Mexicana, constatou-se que não

salinos de y = 12,93 mm, para a equação de

houve significância, tendo como média do

ajuste de y= -0,16x² + 0,764x + 12,22,

perímetro para os quatros níveis salinos de

porém seu ponto máximo ocorreu na

y = 73,34 cm, com uma equação de ajuste

salinidade de 2,39 dS m-1, com uma

de y= 0,585x² - 4,993x + 81,44, com o seu

espessura média de 13,13 mm (Figura 3A).

ponto máximo para a salinidade de 4,27 dS

Já para o perímetro de cladódios

m-1, com perímetro médio de 70,78 cm

primários, percebe-se que foi significativo (Figura 3B).

Irriga, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 814-826, outubro-dezembro, 2021

822 Crescimento de cultivares...

Figura 3. Espessura de cladódios primários-ECP (A) e Perímetro de cladódios primários – PCP

(2), em função da interação das cultivares com os diferentes níveis salinos por meio do desdobramento da cultivar dentro de cada nível de salinidade.

Provavelmente o que pode ter

frequências de irrigações na maioria das

influenciado a espessura de cladódios

vezes são causadas por maiores quantidades

primários é que com o uso contínuo da água

de água aplicada e como consequência

salina na irrigação poderá ter afetado a

poderá acarretar uma maior disposição de

turgidez da planta, pois além do aumento da

íons nos solos afetando o desenvolvimento

salinidade da água de irrigação e com um das culturas

turno de rega de 10 dias, poderá ter

Comportamento semelhantes

foi

acarretado o estresse hídrico e com isso

observado por Silva (2017) ao estudar o

influenciado na espessura dos cladódios.

crescimento de palma forrageira irrigada

Já em estudo realizado por Freire

com água salina, constatou o decréscimo da

(2012), sobre a avaliação de clones de palma

espessura

de

cladódios.

Resultados

forrageira ( Opuntia e Napolea) sob quatro aproximados foram encontrados por Dantas

frequência de irrigação (7, 14, 21 e 28 dias)

(2015), para cultivar Miúda adensada, que

e salinidade (0,3 dS m-1,0,5 dS m-1, 1,5 dS m-

ao estudar lâminas de água salinas e doses de

1 e 3,6 dS m-1), observou que a espessura de

adubação orgânica na produção da palma no

cladódio primário diminuiu em função do

semiárido, observou efeito quadrático para a

tipo de solo e do aumento da salinidade da espessura de cladódios em relação as

água de irrigação, sendo relacionada com a

lâminas de irrigação, no qual observou que a

quantidade de água existente nos cladódios.

maior espessura foi para a maior lâmina de

Para Freire et al. (2018), menores

água salina (30 mm mês) com uma espessura

Irriga, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 814-826, outubro-dezembro, 2021

Pereira, et al. 823

de 16,97 mm, constatando que mesmo

Quanto ao perímetro de cladódio

irrigando com água salina acarretou uma

secundário, Silva et al. (2015) observaram maior espessura.

valores de 71,59 cm para Orelha de Elefante

Para Morais et al. (2017), ao

Mexicana, 55,94 cm para IPA-Sertânia e

estudarem as alterações hidrodinâmicas da

41,02 cm para Miúda. Enquanto Pereira et

interface solo-palma, evapotranspiração real

al. (2015) encontrou para cultivar Baiana de

efetiva e sua eficiência hídrica sob irrigação

44,1 cm, Orelha de Elefante Mexicana de

das três cultivares estudadas no presente

27,3 cm e Miúda de 39 cm, divergindo do trabalho, que apesar de serem de diferentes

resultado obtido no presente estudo, pois, a

gêneros ( Opuntia e Napolea), os clones de cultivar Miúda apresentou menor perímetro.

palma forrageira quando submetido a

irrigação eles não possuem comportamentos

diferentes com relação ao consumo de água,

6 CONCLUSÃO

porém as palmas do gênero Opuntia, mostrou ter menor capacidade de acúmulo

O desenvolvimento de cladódios

de água nos seus cladódios.

primários foi afetado com o aumento da

Valor inferior ao atual estudo para a

salinidade, de acordo com o comportamento

espessura da cultivar Miúda, foi encontrado

morfológico de cada uma das cultivares.

por Xavier Junior (2018), em seu estudo

A palma da Miúda, tem melhor

sobre a biofertilização e a adubação orgânica

desempenho em relação à alteração no nível

em clones de palma forrageira, irrigadas com

3,8 dS m-1 de salinidade da água, já a Baiana

águas salinas com condutividade elétrica de

e a Orelha de Elefante Mexicana para a

1,62 dS m-1, encontrou valor de 9,6 mm de

salinidade de 2,0 dS m-1.

espessura.

Valores inferiores ao do presente

estudo para a cultivar Miúda foi encontrado

7 AGRADECIMENTOS

por Dantas (2015), ao estudar lâmina de água

salina e dose de adubação orgânica na

Ao

Conselho

Nacional

de

produção de palma miúda adensada no

Desenvolvimento Científico e Tecnológico

semiárido, verificou que o maior valor

(CNPq) e a CAPES pela concessão de

médio para perímetro de 56,62 cm para a

bolsas, à Universidade Federal de Campina

condutividade elétrica de 5,25 dS m-1, com Grande (UFCG), pelo apoio.

lâmina de irrigação aplicada de 30 mm

mês-1.

8 REFERÊNCIAS

ABRANTES, D. S. Interação entre águas salinizadas e adubação nitrogenada na produção de mudas enxertadas de goiabeiras. 2015. Dissertação (Mestrado em Sistemas Agroindustriais) – Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, 2015.

AMORIM, S. O. Características morfológicas e produtivas da palma forrageira cv.

orelha de elefante mexicana submetida a diferentes densidades de plantio e intensidades de corte no semiárido pernambucano. 2015. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) –

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2015.

Irriga, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 814-826, outubro-dezembro, 2021

824 Crescimento de cultivares...

BEZERRA, S. A. F.; SILVA, T. G. F.; SOUZA, L. S. B.; MOURA, M. S. B.; MORAIS, J. E.

F.; DINIZ, QUEIROZ, M. G. Demanda hídrica bruta da Palma Forrageira em cenários futuros de mudanças climáticas no Estado de Pernambuco. Revista Brasileira de Geografia Física, Recife, v. 8, n. 6, p. 1628-1643, 2015.

BORGES, V. E.; MATOS, R. M.; SILVA, P. F.; DANTAS NETO, J.; SOBRINO, T. G.

Análise de crescimento de três cultivares de palma forrageira. Educação Agrícola Superior, Brasília, DF v. 30, n. 2, p. 106-112, 2015.

BRAZ, R. S. Efeitos da adubação nitrogenada na cultura do milho sob estresse salino em dois solos. 2018. Tese (Doutorado em Ciência do solo) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

DANTAS, F. D. G. Lâminas de água salina e doses de adubação orgânica na produção de palma Miúda e adensada no semiárido. 2015. Dissertação (Mestrado em Produção Animal)

– Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Macaíba, 2015.

FÉLIX, E. S.; LIMA, W. B.; SILVA, C. T.; ARAÚJO, J. S.; PEREIRA, D. D.; LIRA, E. C.

Cultivo de palma forrageira (Opuntia Stricta) irrigada com água salinizada. Brazilian Applied Science review, Curitiba, v. 2, n. 6, p. 1869-1875, 2018.

FERREIRA, A. A. Produção de cultivares de palma forrageira sob níveis de salinidade da água e adubação orgânica. 2018. Dissertação (Mestrado em Sistemas Agroindustriais) –

Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, 2018.

FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 35, n. 6, p. 1039-1042, 2011.

FONSECA, V. A. Estratégia de utilização de água salina no cultivo de palma forrageira

‘gigante’. 2017. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal no Semiárido) – Instituto Federal Baiano, Guanambi, 2017.

FREIRE, J. L.; SANTOS, M. V. F.; DUBEUX JÚNIOR, J. C. B.; NETO, E. B.; LIRA, M. A.; CUNHA, M. V.; SANTOS, D. C.; AMORIM, S. O.; MELLO, A. C. L. Growth of cactus pear cv. Miúda under different salinity levels and irrigation frequencies. Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 90, n. 4, p. 3893-3900, 2018.

FREIRE, J. L. Avaliação de clones de palma forrageira ( Opuntia e Nopalea) sob irrigação e salinidade. 2012. Tese (Doutorado Integrado em Zootecnia) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2012.

GAVA, C. A. T.; LOPES, E. B. Produção de mudas de palma forrageira utilizando fragmentos de cladódios. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2012. (Comunicado Técnico, 101).

KOPPEN, W. Climatologia. Buenos Aires: Gráfica Panamericana, 1948.

Irriga, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 814-826, outubro-dezembro, 2021

Pereira, et al. 825

LEITE, E. M.; CAVALCANTE, L. F.; DINIZ, A. A.; SANTOS, R. V.; ALVES, G. S.; CAVALCANTE, I. H. L. Correção da sodicidade de dois solos irrigados em resposta à aplicação de gesso agrícola. Irriga, Botucatu, v. 12, n. 2, p. 168-176, 2007.

LIMA, G. F. C.; WANDERLEY, A. M.; GUEDES, F. X.; REGO, M. M. T.; DANTAS, F. D.

G.; SILVA, J. G. M.; NOVAES, L. P.; AGUIAR, E. M. Palma forrageira irrigada e adensada: uma reserva forrageira estratégica para o semiárido Potiguar. Parnamirim: Embrapa Semiárido, 2015. (Documento, 45).

MORAIS, J. E.; SILVA, T. G. F.; QUEIROZ, M. G.; ARAÚJO, G. L.; MOURA, M. S.; ARAÚJO JUNIOR, G. N. Hydrodynamic changes of the soilcactus interface, effective actual evapotranspiration and its water efficiency under irrigation. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 21, n. 4, p. 273-278, 2017.

NOVAIS, R. F.; NEVES, J. C. L.; BARROS, N. F. Ensaio em ambiente controlado. In: OLIVEIRA, A. J. (ed.). Métodos de pesquisa em fertilidade do solo. Brasília, DF: Embrapa: SEA, 1991. p. 189-253.

PERAZZO, A. F.; SANTOS, E. M.; PINHO, R. M.; CAMPOS, F. S.; RAMOS, J. P.; AQUINO, M. M.; BEZERRA, H. F. Características agronômicas e eficiência do uso da chuva em cultivares de sorgo no semiárido. Ciência Rural, Santa Maria, v. 43, n. 10, p. 1771-1776, 2013.

PEREIRA, M. C. A.; AZEVEDO, C. A. V.; DANTAS NETO, J.; PEREIRA, M. O.; RAMOS, J. G.; NUNES, K. G.; LYRA, G. B.; SABOYA, L. M. F. Production of forage palm cultivars (Orelha de Elefante Mexicana, IPA-Sertânia and Miúda) under different salinity levels in irrigation water. Australian Journal off Crop Science, s.l., v. 15, n. 7, p. 977-982, 2021.

PEREIRA, M. O. Desempenho agronômico da palma forrageira sob lâminas de irrigação e níveis de salinidade da água. 2020. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) –

Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2020.

PEREIRA, P. C.; SILVA, T. G. F.; ZOLNIER, S.; MORAIS, J. E. F.; SANTOS, D. C.

Morfogênese da palma forrageira irrigada por gotejamento. Revista Caatinga, Mossoró, v.

28, n. 3, p. 184-195, 2015.

QUEIROZ, J. E.; GONÇALVES, A. C. A.; SOUTO, J. S.; FOLEGATTI, M. V.; SOUSA, E.

R.; BARROS, M. F. C. Avaliação e monitoramento da salinidade do solo usando ferramentas de geoestatística. In: GHEYI, R. H.; DIAS, N. S.; LACERDA, C. F. R. Manejo da salinidade na Agricultura: Estudos básicos e aplicados. 2. ed. Fortaleza: INCTSal, 2016. p.

51-63.

RAMOS, J. P. F.; SANTOS, E. M; PINHO, R. M. A; BEZERRA, H. F. C.; PEREIRA, G. A.

BELTRÃO, G. R.; OLIVEIRA, J. S. Crescimento da palma forrageira em função da adubação orgânica. Revista Electrónica de Veterinária, Malaga, v. 16, n. 12, p. 1-11, 2015.

Irriga, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 814-826, outubro-dezembro, 2021

826 Crescimento de cultivares...

REGO, M. M. T.; LIMA, G. F. C.; SILVA, J. G. M.; GUEDES, F. X.; DANTAS, F. D. G.; LÔBO, R. N. B. Morfologia e Rendimento de Biomassa da Palma Miúda Irrigada sob Doses de Adubação Orgânica e Intensidades de Corte. Revista Cientifica de Produção Animal, Areia, v. 16, n. 2, p.118-130, 2014.

RICHARDS, L. A. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Washington, DC: USDA, 1954. (Agricultural Handbook, 60).

SILVA, J. L. A.; MEDEIROS, J. F.; ALVES, S. S. V.; OLIVEIRA, F. A.; SILVA JUNIOR, M. J.; NASCIMENTO, I. B. Uso de águas salinas como alternativa na irrigação e produção de forragem no semiárido nordestino. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 18, n. suplemento, p. S66–S72, 2014.

SILVA, N. G. M.; LIRA, M. A.; SANTOS, M. V. F.; DUBEUX JÚNIOR, J. C. B.; MELLO, A. C. L.; SILVA, M. C. Relação entre características morfológicas e produtivas de clones de palma forrageira. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 39, n. 11, p. 2389-2397, 2010.

SILVA, P. F. Crescimento e produtividade de palma forrageira sob diferentes lâminas de irrigação e adubação nitrogenada. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) –

Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2017.

SILVA, T. G. F.; ARAÚJO PRIMO, J. T.; MORAIS, J. E. F.; DINIZ, W. J. S.; SOUZA, C.

A. A.; SILVA, M. C. Crescimento e produtividade de clones de palma forrageira no semiárido e relações com variáveis meteorológicas. Revista Caatinga, Mossoró, v. 28, n. 2, p. 10-18, 2015.

XAVIER JUNIOR, O. S. Biofertilizante líquido no desempenho agronômico de clones de palma forrageira. 2018. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2018.

Irriga, Botucatu, v. 26, n. 4, p. 814-826, outubro-dezembro, 2021